\documentclass[10pt,a4paper]{paper}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{microtype}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{musixtex}
\thispagestyle{empty}
% Quelle: http://www.ctan.org/pkg/musixtex
\begin{document}
\begin{music}
\parindent10mm
\instrumentnumber{1}
\parindent15mm\setname1{PIANO}
\setstaffs1{2}
\generalmeter{\meterfrac44}
\startextract
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\ql l\sk\ql n\en
\bar
\Notes\ibu0f0\qb0{dgf}|\qlp i\en
\notes\tbu0\qb0g|\ibbl1j3\qb1j\tbl1\qb1k\en
\Notes\ibu0f0\qb0{cge}\tbu0\qb0g|\hl j\en
\zendextract
\end{music}
\vskip1cm
\begin{music}
\parindent15mm
\setname1{PIANO}
\interstaff{13}
\instrumentnumber{1}
\setstaffs1{2}
\setclef1\bass
\generalmeter\allabreve
\startextract
\Notes\qp\nextstaff\isluru0q\zq{q}\ql{j}\enotes
\bar
\nspace\nspace
\Notes\ibu0a1\qb0{cEGLcL}%
\nextstaff\pt{q}\zh{_p}\pt{i}\hl{_i}\enotes
\Notes\qb0J\itied1a\qb0a\nextstaff\tslur0o\zq{o}\ql{h}\enotes
\bar
\Notes\ttie1\zh{.L.e}\hl{.e}%
\nextstaff\qb0{chj}\tbl0\qb0l\cl{e}\ds\enotes
\Notes\qp\nextstaff\zq{q}\ql{h}\enotes
\endextract
\end{music}
\end{document}
